Elysia Cron (5.x-2.0) - en to lt translation catalogue (17 entries)

en: Save configuration
lt: Išsaugoti konfigūraciją

en: Reset to defaults
lt: Atstatyti standartines reikšmes

en: Disabled
lt: Išjungta

en: Reset
lt: Išvalyti

en: Weight
lt: Svoris

en: The configuration options have been saved.
lt: Nustatymai išsaugoti.

en: Name
lt: Pavadinimas

en: Default
lt: Numatytasis

en: The configuration options have been reset to their default values.
lt: Konfigūracijos  atstatyti į standartines reikšmes.

en: n/a
lt: n/d

en: Custom
lt: Savitas

en: The settings have not been saved because of the errors.
lt: Nustatymai nebuvo išsaugoti dėl klaidos.

en: Debug
lt: Derinimas

en: Cron run successfully.
lt: Cron paleistas sėkmingai.

en: Run cron
lt: Paleisti cron

en: Cron ran successfully
lt: Cron paleidimas pavyko

en: Cron run failed.
lt: Cron paleidimas nepavyko
