Elysia Cron (5.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (20 entries)

en: Save configuration
target: Salvar configurações

en: Reset to defaults
target: Restaurar para as configurações padrão

en: Disabled
target: Desativado

en: Reset
target: Redefinir

en: Weight
target: Peso

en: The configuration options have been saved.
target: As configurações foram salvas.

en: Name
target: Nome

en: Default
target: Padrão

en: Main
target: Principal

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: As configurações foram restauradas aos valores padrão.

en: n/a
target: n/d

en: Custom
target: Personalizado

en: Channel
target: Canal

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: As configurações não puderam ser salvas por causa dos erros.

en: Debug
target: Depurar

en: Cron run successfully.
target: O cron foi executado com sucesso.

en: Run cron
target: Rodar cron

en: Cron ran successfully
target: O agendador de tarefas rodou com sucesso

en: administer elysia_cron
target: administrar elysia_cron

en: Cron run failed.
target: O agendador de tarefas falhou.
