Acquia Connector (6.x-1.9) - en to unknown language translation catalogue (22 entries)

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: Description
target: شرح

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Version
target: نسخه

en: Name
target: نام

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Unknown
target: نامشخص

en: Active
target: فعال

en: Manual update check
target: بررسی دستی به‌روزرسانی

en: Throttle
target: بازدارنده

en: Normal
target: عادی

en: Inactive
target: غیرفعال

en: Other
target: ساير

en: incompatible
target: ناسازگار

en: Incompatible with this version of Drupal core
target: ناسازگار با این نسخه از هسته دروپال

en: This version is incompatible with the !core_version version of Drupal core.
target: این نسخه با نسخه !core_version از هسته دروپال ناسازگار است.

en: Incompatible with this version of PHP
target: ناسازگار با این نسخه از PHP

en: This module requires PHP version @php_required and is incompatible with PHP version !php_version.
target: این ماژول به PHP نسخه @php_required نیاز دارد و با PHP نسخه !php_version ناسازگار است.

en: Parse error. Not well formed
target: خطای تجزیه. ترکیب مناسب نیست.

en: Increase the memory limit by editing the memory_limit parameter in the file %configuration-file and then restart your web server (or contact your system administrator or hosting provider for assistance).
target: مقدار محدودیت حافظه را با ویرایش پارامتر memory_limit در فایل %configuration-file افزایش دهید و سپس وب سرور خود را Restart کنید (یا با مدیر سایت خود یا سرویس دهنده هاست خود برای همکاری تماس بگیرید).

en: Contact your system administrator or hosting provider for assistance with increasing your PHP memory limit.
target: با مسئول و یا سرویس دهنده سایت خود برای افزایش محدودیت حافظه PHP تماس بگیرید
