BlazeMeter Module for Load and Performance Testing (6.x-1.0-beta6) - en to ar translation catalogue (7 entries)

en: Pages
ar: الصفحات

en: Save
ar: حفظ

en: Help
ar: المساعدة

en: Load
ar: تحميل

en: Other
ar: آخر

en: Add Page
ar: اضافة صفحة

en: An error occurred while processing %error_operation with arguments: @arguments
ar: حدث خطأ اثناء معالجة  %error_operation في وسائط : @arguments
