Bones (6.x-1.0-unstable3) - en to lt translation catalogue (16 entries)

en: Development
lt: Plėtojimas

en: Cancel
lt: Atšaukti

en: Description
lt: Aprašymas

en: Date
lt: Data

en: This action cannot be undone.
lt: Šio veiksmo neįmanoma grąžinti.

en: Import
lt: Importuoti

en: Update
lt: Atnaujinti

en: User
lt: Narys

en: Update options
lt: Atnaujinti pasirinkimus

en: Nodes
lt: Mazgai

en: Delete all
lt: Ištrinti visas

en: Details
lt: Išsamiai

en: Menu name
lt: Meniu pavadinimas

en: The machine-readable name of this menu. This text will be used for constructing the URL of the <em>menu overview</em> page for this menu. This name must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens, and must be unique.
lt: Mašinoms suprantamas meniu pavadinimas. Šis tekstas bus naudojamas konstruojant URL. Šis pavadinimas turi būt sudarytas tik iš mažųjų raidžių, skaičių ir pabraukimų, beto turi būt unikalus.

en: The menu name may only consist of lowercase letters, numbers, and hyphens.
lt: Meniu pavadinimą sudaryti gali tik mažosios raidės, skaičiai ir brūkšneliai.

en: The menu name can't be longer than 1 character. | The menu name can't be longer than @count characters.
lt[0]: Meniu pavadinimas turi būti ilgesnis nei @count simbolis.
lt[1]: Meniu pavadinimas turi būti ilgesnis nei @count simboliai.
lt[2]: Meniu pavadinimas turi būti ilgesnis nei @count[2] simbolių.
