Bones (6.x-1.0-unstable3) - en to unknown language translation catalogue (17 entries)

en: Cancel
target: 取消

en: Description
target: 描述

en: Date
target: 日期

en: This action cannot be undone.
target: 這個動作無法被復原。

en: Import
target: 匯入

en: Update
target: 更新

en: User
target: 使用者

en: Update options
target: 更新選項

en: Nodes
target: 節點

en: Delete all
target: 全部刪除

en: Details
target: 詳情

en: Node Options
target: 內容節點選項

en: Menu name
target: 選單名稱

en: The machine-readable name of this menu. This text will be used for constructing the URL of the <em>menu overview</em> page for this menu. This name must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens, and must be unique.
target: 這個選單的可機讀名稱。這個文字會被用來當做或者構成這個選單在 <em>選單一覽</em>頁面中的網址。

en: The menu name may only consist of lowercase letters, numbers, and hyphens.
target: 選單的名稱只能由小寫字母、數字和連字號所組成。

en: The menu name can't be longer than 1 character. | The menu name can't be longer than @count characters.
target[0]: 選單名稱不能超過 1 個字元。
target[1]: 選單名稱不能超過 @count 個字元。

en: Automatic Aliases
target: 自動建立路徑別名
