Boost (6.x-1.22) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Home
target: 首頁

en: Pages
target: 頁面

en: Reset to defaults
target: 重置為預設值

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: No
target: 否

en: default
target: 預設

en: none
target: 無

en: Performance
target: 效能

en: Content Type
target: 內容類型

en: Popular content
target: 熱門內容

en: By default, Drupal compresses the pages it caches in order to save bandwidth and improve download times. This option should be disabled when using a webserver that performs compression.
target: Drupal 預設會壓縮快取的頁面，以節省頻寬、改進下載時間。當網站伺服器本身就會壓縮網頁時，應該取消這選項。

en: Boost advanced settings
target: Boost 進階設定
