Do (6.x-1.0-beta3) - en to ar translation catalogue (4 entries)

en: Administration
ar: الإدارة

en: History
ar: الأرشيف

en: Discard log entries above the following row limit
ar: أهمل مدخلات السجلات الأقدم التي تتعدى سطورها الحد التالي

en: The maximum number of rows to keep in the database log. Older entries will be automatically discarded. (Requires a correctly configured <a href="@cron">cron maintenance task</a>.)
ar: الحد الأقصى من السطور في سجل قاعدة البيانات. المدخلات الأقدم ستهمل آليا. (يعتمد على <a href="@cron">مهمة دورية</a> معدّة جيدا.)
