Domain (6.x-2.2) - en to unknown language translation catalogue (167 entries)

en: Title
target: 標題

en: delete
target: 刪除

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Operations
target: 操作

en: Username
target: 使用者名稱

en: Email address
target: 電子郵件地址

en: content
target: 內容

en: Type
target: 類型

en: Author
target: 作者

en: Actions
target: 動作

en: Cancel
target: 取消

en: Description
target: 描述

en: Language
target: 語言

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Action
target: 動作

en: Reset
target: 重設

en: The configuration options have been saved.
target: 設定選項已儲存。

en: none
target: 無

en: Settings
target: 設定

en: edit
target: 編輯

en: settings
target: 設定

en: Node ID
target: 節點 ID

en: username
target: 使用者名稱

en: Update
target: 更新

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: 設定選項已被重設至預設值。

en: Menu
target: 選單

en: Advanced settings
target: 進階設定

en: theme
target: 版型

en: User
target: 使用者

en: User ID
target: 使用者 ID

en: Create
target: 建立

en: Update options
target: 更新選項

en: Active
target: 啟用

en: Site name
target: 網站名稱

en: Site slogan
target: 網站口號

en: Site
target: 網站

en: Always
target: 總是

en: Never
target: 永不

en: Roles
target: 角色

en: Last access
target: 最近存取時間

en: Search settings
target: 搜尋設定

en: configure
target: 設定

en: Performance
target: 效能

en: Domain
target: 域名

en: Inactive
target: 無效

en: No posts available.
target: 沒有符合的內容。

en: Table
target: 表格

en: Other
target: 其他

en: Ignore
target: 忽略

en: Minimum cache lifetime
target: 最短的快取保存時間

en: Online
target: 上線

en: Off-line
target: 離線

en: @site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
target: @site 正在維護中，很快就會回來，請稍候。

en: Pattern
target: 樣式

en: Default language
target: 預設語言

en: File attachments
target: 附加檔案

en: create
target: 建立

en: ignore
target: 忽視

en: update
target: 更新

en: Source
target: 來源

en: published
target: 已發表

en: Member for
target: 註冊了

en: No users available.
target: 沒有使用者。

en: Publishing options
target: 發佈選項

en: Select list
target: 選擇清單

en: Node settings
target: 內容設定

en: Theme settings
target: 主題設定

en: Menu settings
target: 選單設定

en: not published
target: 未發表

en: Comment settings
target: 回應設定

en: Site configuration
target: 網站設定

en: Anonymous user
target: 匿名使用者

en: The home page displays content from this relative URL. If unsure, specify "node".
target: 以此相對網址作為網站首頁來呈現內容。如果不確定的話，請填入"node"。

en: Copy
target: 複製

en: Default picture
target: 預設圖片

en: URL of picture to display for users with no custom picture selected. Leave blank for none.
target: 使用者沒有自訂圖片時所顯示的圖片。不設定的話，就不會顯示圖片。

en: Invalid page requested.
target: 無效的頁面要求。

en: Log messages
target: 日誌訊息

en: Setting
target: 設定

en: <em>* Inactive domain.</em>
target: <em>* 已停用的網域。</em>

en: Source domain
target: 原始網域

en: <p><b>Publishing options:</b>
target: <p><b>發佈選項：</b>

en: Publish to
target: 發佈到

en: Timezone settings
target: 時區設定

en: Select the default site time zone.
target: 選擇網站的預設時區。

en: Site status
target: 網站狀態

en: Content for !domain
target: !domain 內容

en: Invalid request
target: 無效的請求

en: Domain Content
target: 網域內容

en: Domain list navigator
target: 域名導覽清單

en: Link paths
target: 連結路徑

en: Link to site home page
target: 連結到網站首頁

en: Link to active url
target: 連結到活耀的網址

en: Link theme
target: 主題連結

en: JavaScript select list
target: JavaScript 選擇清單

en: Menu-style tab links
target: 選單風格連結

en: Unordered list of links
target: 無排序列表連結

en: Jump to...
target: 跳轉到...

en: Go to main site
target: 前往主站

en: Go to
target: 前往

en: Domain Navigation
target: 網域導覽

en: Domain creation rules
target: 網域建立規劃

en: Domain creation options
target: 網域建立選項

en: copy
target: 複製

en: Save prefix settings
target: 儲存前綴設定

en: Restore defaults
target: 還原預設

en: Drop
target: 清除

en: There are no default settings configured.
target: 沒有預設的設定。

en: drop
target: 清除

en: !string table created.
target: !string 表已建立。

en: !string table cannot be created, since it already exists.
target: !string 表無法建立, 因為它已經存在。

en: !string table copied.
target: !string 已複製。

en: !string table cannot be copied, since it already exists.
target: !string 表無法建立, 因為它已經存在。

en: !string table updated from source.
target: !string 表從原始碼更新。

en: !string table dropped.
target: !string 表已清除。

en: !string table does not exist.
target: !string 表不存在。

en: tables
target: 表

en: !site : Domain theme settings
target: !site : 網域主題設定

en: Personal web site
target: 個人網站

en: anonymous user
target: 匿名使用者

en: The node id.
target: 節點 ID

en: This will override any other link you have set.
target: 這將覆寫取代你已經設定的其他所有連結。

en: view site
target: 檢視站點

en: Edit domain aliases: %domain
target: 編輯網域別名: %domain

en: Registered aliases for <a href="!url"%title</a>
target: 註冊別名到 <a href="!url"%title</a>

en: Add new aliases
target: 新增別名

en: Save aliases
target: 儲存別名

en: %name is already defined. You must use unique values.
target: %name 已被使用。 必須使用唯一的值。

en: You may only have one wildcard character in each alias.
target: 每個別名中只能有一個萬用字元。

en: You may only have one colon ":" character in each alias.
target: 每個別名中只能有一個冒號 ":"。

en: A colon may only be followed by an integer indicating the proper port.
target: 冒號後只能接整數，以用來表示正確的網站伺服器聆聽埠。

en: %name matches an existing domain record.
target: 網域 %name 已存在於紀錄中。

en: %name matches <a href="!url" title="Edit aliases for domain !id">alias #!aid</a> (%existing). You must use unique values.
target: %name 相同於 <a href="!url" title="編輯網域別名 !id">別名 #!aid</a> (%existing)。必須使用唯一的值。

en: Domain aliases updated successfully.
target: 網域別名更新成功。

en: Check the redirect box to send requests for an alias to the registered domain.
target: 檢查框發送請求重定向為註冊域名的別名。

en: There are no aliases recorded for this domain.
target: 沒有該網域的別名紀錄。

en: Domain alias switcher
target: 切換網域別名

en: Aliases
target: 別名

en: aliases
target: 別名

en: Edit domain aliases
target: 編輯網域別名

en: Domain Alias
target: 網域別名

en: Language settings
target: 語言設定

en: Default menu for content
target: 預設的選單或者內容

en: Choose the menu to be the default in the menu options in the content authoring form.
target: 選擇選單做為內容寫作表單中的預設選單選項

en: Domain node
target: 網域節點

en: Bring in information about the source domain this node is assigned to.
target: 在節點中加入原始網域資訊。

en: Domain Source ID
target: 原始網域 ID

en: The unique id key for the source domain.
target: 原始網域唯一的 ID

en: No theme has been set for this domain.
target: 這個網域沒有指定主題。

en: The chosen theme is no longer available for this domain.
target: 該主題不再用於這個網域。

en: <p>Select the default theme for this domain.</p>
target: <p>選擇這個網域的預設主題。</p>

en: !site : %theme settings
target: !site : %theme 設定

en: The %theme settings for %domain have been reset.
target: 主題 %theme 的設定在 %domain 已被重置。

en: Configure domain theme settings
target: 配置網域主題設定

en: Checkboxes
target: 核取方塊

en: Enabling the page cache will offer a significant performance boost. Drupal can store and send compressed cached pages requested by <em>anonymous</em> users. By caching a web page, Drupal does not have to construct the page each time it is viewed.
target: 啟用網頁快取可以提供大幅度的效能改進。Drupal 可以為未登入使用者提供壓縮過的快取網頁，不需要每次都重新建立頁面。

en: Caching mode
target: 快取模式

en: Normal (recommended for production sites, no side effects)
target: 一般模式 (建議正式網站使用，沒有副作用)

en: On high-traffic sites, it may be necessary to enforce a minimum cache lifetime. The minimum cache lifetime is the minimum amount of time that will elapse before the cache is emptied and recreated, and is applied to both page and block caches. A larger minimum cache lifetime offers better performance, but users will not see new content for a longer period of time.
target: 對於流量大的網站來說，設置一個最小的快取保存時間是有必要的。最小的快取保存時間是快取被清除與重建前的保存時間，適用於頁面快取和區塊快取。比較大的快取保存時間可以提供比較好的效能，但是使用者會有比較長的時間看不到新增的內容。

en: Page compression
target: 網頁壓縮

en: By default, Drupal compresses the pages it caches in order to save bandwidth and improve download times. This option should be disabled when using a webserver that performs compression.
target: Drupal 預設會壓縮快取的頁面，以節省頻寬、改進下載時間。當網站伺服器本身就會壓縮網頁時，應該取消這選項。

en: Site content
target: 網站內容

en: !sitename content
target: !sitename 內容

en: Save settings for
target: 儲存設定

en: Disallowed forms
target: 不允許的形式
