Drupal Remote Dashboard Server (6.x-2.0-beta1) - en to unknown language translation catalogue (15 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Administration
target: مدیریت

en: On
target: روشن

en: Update
target: به‌روزرسانی

en: Unknown
target: نامشخص

en: Drupal
target: دروپال

en: Drupal core update status
target: وضعیت به‌روز بودن هسته دروپال

en: Install
target: نصب

en: GD library
target: کتابخانه GD

en: Web server
target: سرور وب

en: File system
target: فایل سیستم

en: Unicode library
target: کتابخانه یونیکد

en: PHP memory limit
target: محدودیت حافظه PHP

en: Unable to fetch any information about available new releases and updates.
target: قادر به اخذ هیچ اطلاعاتی درباره انتشارها و به‌روز رسانی‌های جدید نیستیم.

en: Upload progress
target: پیشرفت بارگذاری
