Drupal Remote Dashboard Server (6.x-2.3) - en to unknown language translation catalogue (37 entries)

en: Save configuration
target: Salvar configurações

en: Prefix
target: Prefixo

en: Content
target: Conteúdo

en: Username
target: Nome de usuário

en: Cancel
target: Cancelar

en: Administration
target: Administração

en: On
target: Habilitado

en: Yes
target: Sim

en: No
target: Não

en: None
target: Nenhum

en: Password
target: Senha

en: Update
target: Atualizar

en: Modules
target: Módulos

en: User
target: Usuário

en: Files
target: Arquivos

en: All
target: Tudo

en: Good
target: Bom

en: Database
target: Banco de dados

en: Host
target: Servidor

en: Domain
target: Domínio

en: Install
target: Instalar

en: Port
target: Porta

en: Undefined
target: Indefinido

en: Aggregate JavaScript files
target: Combinar arquivos JavaScript

en: Enable clean URLs
target: Habilitar URLs limpas

en: Update translations
target: Atualizar traduções

en: Execute PHP code
target: Executar código PHP

en: Default 403 (access denied) page
target: Página padrão de erro 403 (acesso negado)

en: Default 404 (not found) page
target: Página padrão de erro 404 (página não encontrada)

en: Aggregate and compress CSS files
target: Agregar e compactar os arquivos CSS

en: All messages
target: Todas as mensagens

en: Errors and warnings
target: Erros e avisos

en: Error messages to display
target: Mensagens de erro a serem exibidas

en: Cache pages for anonymous users
target: Manter cache de páginas para usuários anônimos

en: Refresh information
target: Atualizar informações

en: Database log messages to keep
target: Número de mensagens a manter no banco de dados

en: Compress cached pages
target: Compactar páginas em cache
