Drupal Remote Dashboard Server (6.x-2.4) - en to unknown language translation catalogue (33 entries)

en: Save configuration
target: 儲存設定

en: Status
target: 狀態

en: Prefix
target: 前置詞

en: Content
target: 內容

en: Username
target: 使用者名稱

en: Cancel
target: 取消

en: Administration
target: 管理

en: On
target: 開啟

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Password
target: 密碼

en: Update
target: 更新

en: Modules
target: 模組

en: User
target: 使用者

en: Files
target: 檔案

en: All
target: 所有

en: Good
target: 良好

en: Database
target: 資料庫

en: Host
target: 主機

en: Watchdog
target: 監控

en: Domain
target: 域名

en: Install
target: 安裝

en: Port
target: 連接埠

en: Undefined
target: 未定義的

en: Aggregate JavaScript files
target: 整合 Javascript 檔案

en: simple
target: 簡單

en: Enable clean URLs
target: 啟用簡潔網址

en: Default 403 (access denied) page
target: 預設的 403 (拒絕存取) 頁面

en: Default 404 (not found) page
target: 預設的 404 (找不到網頁) 頁面

en: Aggregate and compress CSS files
target: 整合並壓縮 CSS 檔案

en: Cache pages for anonymous users
target: 匿名使用者頁面快取

en: Database log messages to keep
target: 資料庫保存記錄數目

en: Compress cached pages
target: 壓縮快取頁面
