Minimax pager (6.x-1.10) - en to it translation catalogue (9 entries)

en: User interface
it: Interfaccia utente

en: Go to previous page
it: Vai alla pagina precedente

en: Go to next page
it: Vai alla pagina successiva

en: ‹ previous
it: ‹ precedente

en: next ›
it: seguente ›

en: Go to first page
it: Vai alla prima pagina

en: Go to last page
it: Vai all'ultima pagina

en: « first
it: « prima

en: last »
it: ultima »
