Elysia Cron (6.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Save configuration
target: Salvar configurações

en: Reset to defaults
target: Restaurar para as configurações padrão

en: Disabled
target: Desativado

en: Weight
target: Peso

en: The configuration options have been saved.
target: As configurações foram salvas.

en: Settings
target: Configurações

en: Name
target: Nome

en: The configuration options have been reset to their default values.
target: As configurações foram restauradas aos valores padrão.

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: As configurações não puderam ser salvas por causa dos erros.

en: Debug
target: Depurar

en: Context
target: Contexto

en: Cron ran successfully
target: O agendador de tarefas rodou com sucesso

en: administer elysia_cron
target: administrar elysia_cron
