Environment Indicator (6.x-1.0) - en to he translation catalogue (8 entries)

en: Status
he: מצב

en: Disabled
he: מושבת

en: Enabled
he: מופעל

en: Administration
he: ניהול

en: Position
he: מיקום

en: Left
he: שמאל

en: Right
he: ימין

en: Text to display
he: טקסט לתצוגה
