Feed field (CCK module) (6.x-1.4) - en to uk translation catalogue (7 entries)

en: aggregator
uk: агрегатор

en: Updated:
uk: Оновлено:

en: @time ago
uk: @time тому

en: The feed from %site seems to be broken, due to an error "%error" on line %line.
uk: Неможливо опрацювати RSS-потік із сайту %site через помилку "%error" на рядку %line.

en: The feed from %site seems to be broken, because of error "%error" on line %line.
uk: Неможливо опрацювати RSS-потік із сайту %site через помилку "%error" на рядку %line.

en: Title only
uk: Тільки назва

en: Feed item
uk: Елемент потоку
