FeedAPI (6.x-1.8) - en to tr translation catalogue (34 entries)

en: Title
tr: Başlık

en: Delete
tr: Sil

en: content
tr: içerik

en: List
tr: Liste

en: Enable
tr: Etkinleştir

en: Yes
tr: Evet

en: No
tr: Hayır

en: Edit
tr: Düzenle

en: Date
tr: Tarih

en: Weight
tr: Ağırlık

en: Link
tr: Bağlantı

en: Feed
tr: Akış

en: Import
tr: İçeri aktar

en: Add
tr: Ekle

en: Refresh
tr: Yenile

en: Display
tr: Gösterim

en: Number of items
tr: Öğe sayısı

en: Default settings
tr: Varsayılan ayarlar

en: Installed correctly
tr: Doğru bir şekilde kuruldu

en: Processors
tr: İşlemciler

en: Feeds
tr: Beslemeler

en: Import OPML
tr: OPML'yi içe aktar

en: Remove items
tr: Öğeleri kaldır

en: OPML File
tr: OPML Dosyası

en: Could not retrieve title from feed.
tr: Beslemeden başlık alınamadı.

en: Allowed HTML tags
tr: İzin verilen HTML etiketleri

en: The list of tags which are allowed in feeds, i.e., which will not be removed by Drupal.
tr: Beslemelerde izin verilen etiketlerin listesi; Drupal tarafından kaldırılmayacaktır.

en: Feed items
tr: Beslemeler

en: @type: deleted %title.
tr: @type: %title silindi.

en: Link to the feed item.
tr: Besleme öğesi bağlantısı.

en: Unique identifier for the feed item.
tr: Besleme öğesi için özgün tanımlayacı.

en: @type %title has been deleted.
tr: @type %title silindi.

en: As often as possible
tr: Olabildiğince çabuk

en: URL as plain text
tr: Düz metin olarak URL
