Fieldset helper (6.x-2.1) - en to ar translation catalogue (7 entries)

en: User interface
ar: واجهة المستخدم

en: Pages
ar: الصفحات

en: Test
ar: الاختبار

en: Settings
ar: الإعدادات

en: General settings
ar: الإعدادات العامة

en: Advanced settings
ar: إعدادات متقدمة

en: Text field
ar: خانة نصية
