FileField (6.x-3.13) - en to unknown language translation catalogue (78 entries)

en: Title
target: Título

en: List
target: Lista

en: Remove
target: Remover

en: Description
target: Descrição

en: Disabled
target: Desativado

en: Enabled
target: Ativado

en: File
target: Ficheiro

en: File path
target: Caminho do ficheiro

en: Description field
target: Campo de descrição

en: Album
target: Álbum

en: Artist
target: Artista

en: Genre
target: Género

en: Icon
target: Ícone

en: Format
target: Formato

en: Upload
target: Carregar ficheiro

en: file
target: ficheiro

en: Access denied
target: Acesso negado

en: Year
target: Ano

en: File ID
target: ID do ficheiro

en: File name
target: Nome do ficheiro

en: File MIME type
target: Tipo de ficheiro MIME

en: security
target: segurança

en: Duration
target: Duração

en: File Upload
target: Enviar ficheiro

en: Time format
target: Formato da hora

en: Video width
target: Largura do vídeo

en: Video height
target: Altura do vídeo

en: File upload error. Could not move uploaded file.
target: Erro no carregamento do ficheiro. Não foi possível mover o ficheiro.

en: file system
target: sistema de ficheiros

en: The directory %directory does not exist.
target: O diretório %directory não existe.

en: The directory %directory is not writable
target: O directório %directory está protegido contra escrita

en: The directory %directory is not writable, because it does not have the correct permissions set.
target: O directório %directory está protegido contra escrita, porque ainda não tem atribuídas as permissões correctas.

en: File size restrictions
target: Restrições de tamanho de ficheiro

en: Limits for the size of files that a user can upload. Note that these settings only apply to newly uploaded files, whereas existing files are not affected.
target: Limites para o tamanho dos ficheiros que o utilizador pode carregar. Observe que estas definições se aplicam somente a ficheiros recém-carregados, enquanto os ficheiros existentes não são afectados.

en: Maximum upload size per file
target: Tamanho de carregamento máximo por ficheiro

en: Maximum upload size per node
target: Tamanho de carregamento máximo por nó

en: Generic files
target: Ficheiros genéricos

en: File description
target: Descrição do ficheiro

en: File size (in bytes)
target: Tamanho do ficheiro (em bytes)

en: Defines a file field type.
target: Define um tipo de campo de ficheiro.

en: Upload error. Could not move file %file to destination %destination.
target: Erro a carregar . Não foi possível mover o ficheiro %file até ao destino %destination.

en: The node the uploaded file is attached to
target: O nó ao qual o arquivo está anexado

en: Not enabled
target: Inativo

en: Only files with the following extensions are allowed: %files-allowed.
target: Apenas ficheiros com as seguintes extensões são permitidos: %files-allowed.

en: The file is %filesize exceeding the maximum file size of %maxsize.
target: O ficheiro tem %filesize, excedendo o tamanho máximo de um ficheiro (%maxsize).

en: The file is %filesize which would exceed your disk quota of %quota.
target: O ficheiro tem %filesize, o que irá exceder a sua quota de disco (%quota).

en: The image was resized to fit within the maximum allowed dimensions of %dimensions pixels.
target: A sua imagem foi redimensionada para respeitar a resolução máxima permitida de %resolution píxeis

en: The image is too large; the maximum dimensions are %dimensions pixels.
target: A imagem é demasiado grande; as dimensões máximas são %dimensions píxeis.

en: The image is too small; the minimum dimensions are %dimensions pixels.
target: A imagem é demasiado pequena; as dimensões mínimas são %dimensions píxeis.

en: %title field is required.
target: Campo %title é obrigatório.

en: The file could not be uploaded.
target: O ficheiro não pôde ser carregado.

en: File name without extension
target: Nome do ficheiro sem extensão

en: File extension
target: Extensão do ficheiro

en: The selected file %name could not be saved.
target: O ficheiro seleccionado %name não pode ser guardado.

en: filefield
target: campo de ficheiro

en: The path %directory was checked as a directory, but it is a file.
target: O caminho %directory foi indicado como um directório, mas ele é um ficheiro.

en: List field
target: Campo de lista

en: Progress indicator
target: Indicador de progresso

en: Bar with progress meter
target: Barra com indicador de progresso

en: Throbber
target: Indicador de atividade

en: Path settings
target: Definições do caminho

en: The file upload failed. %upload
target: O carregamento do ficheiro falho. %upload

en: URL to file
target: URL para o ficheiro

en: An unrecoverable error occurred. The uploaded file likely exceeded the maximum file size (@size) that this server supports.
target: Ocorreu um erro irrecuperável. O ficheiro enviado provavelmente excedeu o tamanho máximo do ficheiro (@size) que este servidor suporta.

en: Starting upload...
target: Iniciando o carregamento...

en: Uploading... (@current of @total)
target: A carregar... (@current de @total)

en: The file is not a known image format.
target: O ficheiro não é um formato de imagem conhecido.

en: Your server is capable of displaying file upload progress, but does not have the required libraries. It is recommended to install the <a href="http://pecl.php.net/package/uploadprogress">PECL uploadprogress library</a> (preferred) or to install <a href="http://us2.php.net/apc">APC</a>.
target: O seu servidor é capaz de mostrar o progresso de carregamento de ficheiros mas não tem as bibliotecas necessárias instaladas. É recomendado que instale o <a href="http://pecl.php.net/package/uploadprogress">PECL uploadprogress library</a> (preferencialmente) ou o <a href="http://us2.php.net/apc">APC</a>.

en: Your server is capable of displaying file upload progress using APC RFC1867. Note that only one upload at a time is supported. It is recommended to use the <a href="http://pecl.php.net/package/uploadprogress">PECL uploadprogress library</a> if possible.
target: O seu servidor é capaz de mostrar o progresso de carregamento de ficheiros utilizando o APC RFC1867. Tenha em conta que não são possíveis carregamentos em simultâneo. É recomendado usar a <a href="http://pecl.php.net/package/uploadprogress">biblioteca PECL uploadprogress</a> se possível

en: Your server is not capable of displaying file upload progress. File upload progress requires PHP be run with mod_php and not as FastCGI.
target: O seu servidor não é capaz de mostrar o progresso de carregamento de ficheiros. O progresso de carregamento do ficheiro requer que o PHP corra com mod_php e não como FastCGI.

en: Your server is capable of displaying file upload progress through APC, but it is not enabled. Add <code>apc.rfc1867 = 1</code> to your php.ini configuration. Alternatively, it is recommended to use <a href="http://pecl.php.net/package/uploadprogress">PECL uploadprogress</a>, which supports more than one simultaneous upload.
target: O seu servidor é capaz de mostrar o progresso de carregamento de ficheiros através do APC, mas não está activo. Adicione <code>apc.rfc1867 = 1</code> à sua configuração php.ini. Em alternativa, é recomendado o uso de <a href="http://pecl.php.net/package/uploadprogress">PECL uploadprogress</a>, que suporta mais do que um upload em simultâneo.

en: Enabled (<a href="http://php.net/manual/en/apc.configuration.php#ini.apc.rfc1867">APC RFC1867</a>)
target: Ativo (<a href="http://php.net/manual/en/apc.configuration.php#ini.apc.rfc1867">APC RFC1867</a>)

en: Enabled (<a href="http://pecl.php.net/package/uploadprogress">PECL uploadprogress</a>)
target: Ativo (<a href="http://pecl.php.net/package/uploadprogress">PECL uploadprogress</a>)

en: Upload progress
target: Progresso do carregamento

en: Hours: h
target: Horas: h

en: Minutes: mm
target: Minutos: mm

en: Seconds: ss
target: Segundos: ss

en: The selected file %filename cannot be uploaded. Only files with the following extensions are allowed: %extensions.
target: O ficheiro selecionado %filename não pode ser carregado. Apenas ficheiros com as seguintes extensões são permitidos: %extensions.
