Footnotes (6.x-2.4) - en to ro translation catalogue (3 entries)

en: User interface
ro: Interfața utilizatorului

en: Maximum link text length
ro: Lungimea maximă pentru şirul text

en: URLs longer than this number of characters will be truncated to prevent long strings that break formatting. The link itself will be retained; just the text portion of the link will be truncated.
ro: URL-urile mai lungi decât acest număr de caractere vor fi trunchiate pentru a preveni şirurile de caractere lungi care rup formatul. Linkul va fi reţinut, doar partea text a linkului va fi trunchiată.
