Front Page (6.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Body
target: بدنه

en: Administration
target: مدیریت

en: Advanced front page settings
target: تنظیمات صفحه اصلی

en: Home pages
target: صفحات اصلی

en: full
target: کامل

en: redirect
target: هدایت

en: Site maintenance
target: نگهداری سایت

en: Online
target: برخط

en: Off-line
target: آفلاین

en: When set to "Online", all visitors will be able to browse your site normally. When set to "Off-line", only users with the "administer site configuration" permission will be able to access your site to perform maintenance; all other visitors will see the site off-line message configured below. Authorized users can log in during "Off-line" mode directly via the <a href="@user-login">user login</a> page.
target: هنگامی که سایت «آنلاین» تمامی کاربران سایت شما را به صورت عادی خواهند دید. هنگامی که سایت به صورت «آفلاین» تنظیم می‌شود فقط کاربران دارای مجوز «مدیریت پیکربندی سایت» قادر خواهند بود تا به تنظیمات نگهداری سایت دسترسی داشته باشند؛ بقیه کاربران پیغام آفلاین را که در زیر تعیین  می‌شود را خواهند دید. کاربران شناخته شده می‌توانند در حالت «آفلاین» مستقیم از صفحه <a href="@user-login">ورود کاربر</a> وارد شوند.

en: Site off-line message
target: پیغام آفلاین سایت

en: @site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
target: @site در دست عملیات پشتیبانی و نگهداری است. به زودی به حالت عادی باز خواهد گشت. با تشکر از بردباری شما.

en: Message to show visitors when the site is in off-line mode.
target: پیغامی که به کاربران هنگامی که سایت آفلاین است نمایش داده می‌شود.

en: Default front page
target: صفحه اصلی پیش‌فرض
