Front Page (6.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Body
target: 內文

en: Administration
target: 管理

en: Site maintenance
target: 網站維護

en: Online
target: 上線

en: Off-line
target: 離線

en: When set to "Online", all visitors will be able to browse your site normally. When set to "Off-line", only users with the "administer site configuration" permission will be able to access your site to perform maintenance; all other visitors will see the site off-line message configured below. Authorized users can log in during "Off-line" mode directly via the <a href="@user-login">user login</a> page.
target: 當設定成「上線」時，所有訪客都可以正常地瀏覽你的網站。當設定成 「離線」，只有具有「管理網站設定」 權限的使用者，才可以瀏覽你的網站，並進行維護工作。所有其他的訪客，將會看到網站的離線維護訊息。 使用者可以直接透過<a href="@user-login">使用者登入頁</a>，在離線模式時登入。

en: Site off-line message
target: 網站離線訊息

en: @site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
target: @site正在維護中，很快就會回來，請稍候。

en: Message to show visitors when the site is in off-line mode.
target: 當網站處在離線狀態時，提供給訪客的說明訊息。

en: Default front page
target: 預設的網站首頁
