Gallery (6.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (52 entries)

en: Home
target: 首頁

en: Title
target: 標題

en: Image size
target: 圖片尺寸

en: Show on every page except the listed pages.
target: 在下列頁面之外的所有網頁裡，顯示此區塊。

en: Show on only the listed pages.
target: 只在下列頁面裡，顯示此區塊。

en: Reset to defaults
target: 重置為預設值

en: enabled
target: 已啟用

en: Status
target: 狀態

en: Operations
target: 操作

en: Username
target: 使用者名稱

en: disabled
target: 已關閉

en: Description
target: 描述

en: Disabled
target: 停用

en: unknown
target: 未知

en: Date
target: 日期

en: Search
target: 搜尋

en: Reset
target: 重設

en: None
target: 無

en: Number of blocks
target: 區塊數目

en: none
target: 無

en: Settings
target: 設定

en: Name
target: 名稱

en: edit
target: 編輯

en: Default
target: 預設

en: Advanced search
target: 進階搜尋

en: Unknown
target: 未知

en: Error
target: 錯誤

en: Number of columns
target: 欄數

en: Parent item
target: 上層項目

en: Filter
target: 篩選

en: Gallery
target: 相簿

en: Heading
target: 標題

en: Watchdog
target: 監控

en: Number of rows
target: 列數

en: Default class
target: 預設分類

en: Search settings
target: 搜尋設定

en: Display thumbnails
target: 顯示縮圖

en: Mode
target: 模式

en: Normal
target: 標準的

en: Warning
target: 警告

en: blocked
target: 封鎖

en: active
target: 啟用

en: N/A
target: 無

en: OK
target: 確定

en: Gallery settings
target: 相簿設定

en: General
target: 一般

en: Start
target: 開始

en: Install
target: 安裝

en: System default
target: 系統預設

en: deactivated
target: 已停用

en: Block type
target: 區塊類型

en: Block cache
target: 區塊快取
