Google Custom Search Engine (6.x-1.2) - en to ar translation catalogue (6 entries)

en: Search
ar: بحث

en: High
ar: مرتفعة

en: Advanced settings
ar: إعدادات متقدمة

en: Off
ar: إيقاف

en: Medium
ar: متوسط

en: Right
ar: اليمين
