Help toggle (6.x-2.0) - en to it translation catalogue (4 entries)

en: User interface
it: Interfaccia utente

en: Configuration saved.
it: Configurazione salvata.

en: Save settings
it: Salva le impostazioni

en: Page specific visibility settings
it: Impostazioni specifiche di visibilità per pagina
