File (hook_file) (6.x-1.0-unstable4) - en to ne translation catalogue (6 entries)

en: file
ne: फ़ाइल

en: security
ne: सुरक्षा

en: file system
ne: फाइल प्रणाली

en: The directory %directory does not exist.
ne: %directory डाईरेक्टरी अवस्थित छैन।

en: Only JPEG, PNG and GIF images are allowed.
ne: केवल JPEG, GIF र PNG फोटोहरुको को अनुमति छ.

en: The image is too small; the minimum dimensions are %dimensions pixels.
ne: फोटो धेरै सानो छ ;
