Inline Form Errors (6.x-1.1) - en to uk translation catalogue (14 entries)

en: User interface
uk: Інтерфейс користувача

en: Save configuration
uk: Зберегти конфігурацію

en: Status
uk: Стан

en: Delete
uk: Видалити

en: Operations
uk: Операції

en: Remove
uk: Вилучити

en: Enabled
uk: Увімкнено

en: This action cannot be undone.
uk: Цю дію буде неможливо відмінити.

en: <default>
uk: <типове>

en: Display type
uk: Тип відображення

en: General options
uk: Загальні параметри

en: The settings have been saved
uk: Настроювання були збережене

en: Field types
uk: Типи полів

en: Inline Form Errors
uk: Приєднані помилки форм
