Image Upload (6.x-1.2) - en to sv translation catalogue (45 entries)

en: Images
sv: Bilder

en: upload images
sv: ladda upp bilder

en: Delete
sv: Radera

en: Description
sv: Beskrivning

en: Yes
sv: Ja

en: No
sv: Nej

en: Categories
sv: Kategorier

en: default
sv: förvald

en: Weight
sv: Vikt

en: Category
sv: Kategori

en: General settings
sv: Allmänna inställningar

en: Preview
sv: Förhandsgranska

en: Please contact the site administrator.
sv: Vänligen kontakta webbplatsens administratör.

en: Settings for @role
sv: Inställningar för @role

en: Permitted file extensions
sv: Tillåtna filändelser

en: Extensions that users in this role can upload. Separate extensions with a space and do not include the leading dot.
sv: Filändelser som användaren med denna roll kan ladda upp. Separera ändelserna med ett mellanslag och inkludera inte den inledande punkten.

en: Upload
sv: Ladda upp

en: Node
sv: Nod

en: Other
sv: Övriga

en: Please visit the <a href="@admin-file-system">file system configuration page</a>.
sv: Besök <a href="@admin-file-system">sidan för inställningar av filsystem</a>.

en: The maximum allowed image size expressed as WIDTHxHEIGHT (e.g. 640x480). Set to 0 for no restriction.
sv: Den största tillåtna bildstorleken uttryckt som BREDDxHÖJD (till exempel 640x480). Välj 0 för obegränsad storlek.

en: The %role file size limit must be a number and greater than zero.
sv: Filstorlekens begränsning för %role måste vara ett tal och större än noll.

en: The %role maximum file size per upload is greater than the total file size allowed per user
sv: Den största filstorleken per uppladdning för %role är större än den tillåtna totala filstorleken per användare.

en: Maximum resolution for uploaded images
sv: Största upplösning för uppladdade bilder

en: WIDTHxHEIGHT
sv: BREDDxHÖJD

en: Maximum file size per upload
sv: Maximal filstorlek per uppladdning

en: Total file size per user
sv: Total filstorlek per användare

en: Default permitted file extensions
sv: Förvalda tillåtna filändelser

en: Default extensions that users can upload. Separate extensions with a space and do not include the leading dot.
sv: Förvalda filändelser som användare kan ladda upp. Separera ändelserna med ett mellanslag och inkludera inte den inledande punkten.

en: Default maximum file size per upload
sv: Förvald maximal filstorlek per uppladdning

en: Default total file size per user
sv: Förvald total filstorlek per användare

en: Your PHP settings limit the maximum file size per upload to %size.
sv: Dina inställningar i PHP begränsar den största per uppladdning till %size.

en: Depending on your server environment, these settings may be changed in the system-wide php.ini file, a php.ini file in your Drupal root directory, in your Drupal site's settings.php file, or in the .htaccess file in your Drupal root directory.
sv: Beroende på din servermiljö kan dessa inställningar ändras i systemets fil php.ini, en fil php.ini i din rotkatalog för Drupal, i din fil settings.php för din webbplats genom Drupal eller i filen .htaccess i din rotkatalog för Drupal.

en: Please wait...
sv: Vänligen vänta...

en: The default maximum size of all files a user can have on the site.
sv: Förvald maximal storlek av alla filer en användare kan ha på webbplatsen (i megabyte).

en: The maximum allowed image size (e.g. 640x480). Set to 0 for no restriction. If an <a href="!image-toolkit-link">image toolkit</a> is installed, files exceeding this value will be scaled down to fit.
sv: Den maximalt tillåtna bildstorleken (till exempel 640x480). Ange 0 för att inte ha någon begränsning. Om ett <a href="!image-toolkit-link">bildverktyg</a> är installerat kommer filer som överstiger detta värde att minskas ner så att de ryms inom gränsen.

en: The default maximum file size a user can upload. If an image is uploaded and a maximum resolution is set, the size will be checked after the file has been resized.
sv: Den förvalda största filstorleken som en användare kan ladda upp. Om en bild laddas upp och en största upplösning är inställd kommer storleken att kontrolleras efter att filen har minskats ner.

en: The maximum size of a file a user can upload. If an image is uploaded and a maximum resolution is set, the size will be checked after the file has been resized.
sv: Den största storleken på en fil som en användare kan ladda upp. Om en bild laddas upp och en största upplösning är inställd kommer storleken att kontrolleras efter att filen har minskats ner.

en: The maximum size of all files a user can have on the site.
sv: Den maximala storlek av alla filer en användare kan ha på webbplatsen.

en: The weight, used for sorting.
sv: Vikt, används för sortering.

en: Attached images
sv: Bifogade bilder

en: Images are larger than %resolution will be resized.
sv: Bilder större än %resolution kommer att minskas ner.

en: Primary Key: The {files}.fid.
sv: Primärnyckel: {files}.fid.

en: Description of the uploaded file.
sv: Beskrivning av den uppladdade filen.

en: Weight of this upload in relation to other uploads in this node.
sv: Vikten av den här uppladdningen i relation till andra uppladdningar till noden.
