ImageAPI (6.x-1.8) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: List
target: 清單

en: Configure
target: 設置

en: Not installed
target: 未安裝

en: JPEG quality
target: JPEG 壓縮品質

en: The GD library for PHP is missing or outdated. Please check the <a href="@url">PHP image documentation</a> for information on how to correct this.
target: 找不到 PHP 的 GD 程式庫，或是版本太舊。請參考 <a href="@url">PHP 圖片說明文件</a>，以了解如何修正此問題。

en: GD library
target: GD 程式庫

en: Configure ImageAPI.
target: 設定 ImageAPI。

en: The selected image handling toolkit %toolkit can not correctly process %function.
target: 所選擇的 %toolkit 圖像處理工具無法正確地處理 %function。

en: ImageAPI Toolkit
target: ImageAPI 工具套件

en: No ImageAPI toolkits available
target: 沒有可使用的 ImageAPI 工具套件

en: ImageAPI supporting multiple toolkits.
target: ImageAPI 支援多種圖像工具。

en: Uses PHP's built-in GD2 image processing support.
target: 使用 PHP 內建的 GD2 圖像處理工具。

en: ImageAPI requires a Toolkit such as ImageAPI GD or ImageAPI ImageMagick to function. Go to !modules and enable one of them.
target: 必須啟用 ImageAPI GD 或 ImageAPI ImageMagick 工具套件才能使用 ImageAPI 的功能。請至 !modules 頁面啟用其中一種工具套件。
