ImageCache (6.x-2.0-rc1) - en to ar translation catalogue (30 entries)

en: Delete
ar: حذف

en: List
ar: لائحة

en: Actions
ar: الإجراءات

en: Cancel
ar: إلغاء

en: Action
ar: إجراء

en: Edit
ar: تحرير

en: This action cannot be undone.
ar: لا يمكن التراجع عن هذة العملية.

en: Weight
ar: الوزن

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Export
ar: تصدير

en: Preview
ar: معاينة

en: Default
ar: الافتراضي

en: View
ar: عرض

en: Configure
ar: ضبط

en: Normal
ar: طبيعي

en: Width
ar: العرض

en: Height
ar: الارتفاع

en: Amount
ar: المبلغ

en: Background color
ar: لون الخلفية

en: Randomize
ar: عشوائي

en: Revert
ar: استرجع

en: Allow Upscaling
ar: السماح بالتكبير

en: Let scale make images larger than their original size
ar: السماح لأداة التحجيم بجعل الصور أكبر حجماً من حجمها الأصلي

en: Rotation angle
ar: زاوية التدوير

en: The number of degrees the image should be rotated. Positive numbers are clockwise, negative are counter-clockwise.
ar: عدد الدرجات لتدوير الصورة. الأرقام الموجبة مع اتجاه عقارب الساعة، الأرقام السالبة بعكس عقارب الساعة.

en: Randomize the rotation angle for each image. The angle specified above is used as a maximum.
ar: توليد عشوائي لزاوية التدوير لكل صورة. الزاوية المحددة أعلاه تستخدم كحد أقصى.

en: width @width
ar: عرض @width

en: height @height
ar: ارتفاع @height

en: upscaling allowed
ar: التكبير مسموح

en: random between -@degrees&deg and @degrees&deg
ar: توليد عشوائي بين - @degrees&deg و @degrees&deg
