ImageField zip support (6.x-1.0) - en to lt translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
lt: Išjungta

en: Upload
lt: Įkelti

en: Installed
lt: Įdiegta

en: Above
lt: Virš

en: An unrecoverable error occurred. The uploaded file likely exceeded the maximum file size (@size) that this server supports.
lt: Nepataisoma klaida. Įkeltas failas tikriausiai viršijo maksimalų leidžiamą dydį (@size), kurį palaiko šis serveris.

en: An unrecoverable error occurred. This form was missing from the server cache. Try reloading the page and submitting again.
lt: Nepataisoma klaida. Ši forma neturi serverio kešo. Pabandykite perkrauti puslapį ir bandykite vėl.
