jQuery UI Login (PROJECT MOVED) (6.x-1.1) - en to ar translation catalogue (3 entries)

en: user
ar: مستخدم

en: Login attempt failed for %user.
ar: لقد فشلت محاولة دخول %user.

en: Sorry, unrecognized username or password. <a href="@password">Have you forgotten your password?</a>
ar: عذرا، لم يتم التعرف على اسم المستخدم أو كلمة المرور. <a href="@password">هل نسيت كلمة مرورك؟</a>
