Login one time (6.x-1.5) - en to ar translation catalogue (7 entries)

en: Body
ar: المتن

en: user
ar: مستخدم

en: Subject
ar: الموضوع

en: Available variables are:
ar: المتغيرات المتاحة:

en: Reset password
ar: إعادة ضبط كلمة المرور

en: You have tried to use a one-time login for an account which has been blocked.
ar: لقد حاولت استخدام رابط ولوج لحساب ممنوع.

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
ar: قام %name باستخدام رابط الولوج في %timestamp.
