Logo Tool (6.x-2.0) - en to uk translation catalogue (30 entries)

en: Pages
uk: Сторінки

en: Delete
uk: Видалити

en: Daily
uk: Щодня

en: None
uk: Немає

en: Weight
uk: Вага

en: Settings
uk: Налаштування

en: Import
uk: Імпортувати

en: Save
uk: Зберегти

en: Filename
uk: Назва файла

en: Display mode
uk: Режим відображення

en: Every minute
uk: Щохвилини

en: Every hour
uk: Щогодини

en: Upload
uk: Викласти

en: Logo
uk: Логотип

en: Locale
uk: Мова

en: Ignore
uk: Нехтувати

en: Imagecache Preset
uk: Пресет Imagecache

en: Maximum resolution for uploaded images
uk: Максимальне роздільна здатність завантажуваних зображень

en: WIDTHxHEIGHT
uk: ШИРИНАxВИСОТА

en: Maximum file size per upload
uk: Максимальний розмір файла на одне відвантаження

en: Changes have been saved.
uk: Зміни збережено.

en: MB
uk: MБ

en: Your PHP settings limit the maximum file size per upload to %size.
uk: Налаштування PHP обмежують максимальний розмір файла на одне відвантаження до %size.

en: Please wait...
uk: Зачекайте, будь ласка...

en: Preset
uk: Попередня установка

en: Validation error, please try again. If this error persists, please contact the site administrator.
uk: Помилка при перевірці значення, будь-ласка, спробуйте ще. Якщо помилка повториться, повідомте адміністратора сайту.

en: Directory path
uk: Шлях до каталогу

en: Normal mode
uk: Звичайний режим

en: Logos
uk: Логотипи

en: Extensions that can be uploaded. Separate extensions with a space and do not include the leading dot.
uk: Розширення, які можуть бути відвантажені. Розширення вводити через пробіл і не ставити крапку перед розширенням.
