Modal Frame API (6.x-1.3) - en to hi translation catalogue (5 entries)

en: User interface
hi: उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस

en: Submit
hi: जमा करें

en: Save
hi: संरक्षित करें

en: Close
hi: बंद करे

en: Loading...
hi: लोड हो रहा है...
