Modal Frame API (6.x-1.4) - en to it translation catalogue (5 entries)

en: User interface
it: Interfaccia utente

en: Submit
it: Invia

en: Save
it: Salva

en: Close
it: Chiudi

en: Loading...
it: In caricamento...
