MongoDB (6.x-1.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (31 entries)

en: Operations
target: عملیات

en: Type
target: نوع

en: error
target: خطا

en: Overview
target: مرورکلی

en: File
target: فایل

en: Date
target: تاریخ

en: Reset
target: بازنشانی

en: Message
target: پیغام

en: Paths
target: مسیرها

en: User
target: کاربر

en: Not found
target: پیدا نشد

en: Hostname
target: نام میزبان

en: Filter
target: فیلتر

en: Location
target: مکان

en: Severity
target: شدت

en: Count
target: شمارش

en: Line
target: خط

en: Referrer
target: ارجاع دهنده

en: Anonymous
target: ناشناس

en: Function
target: تابع

en: Source
target: منبع

en: warning
target: هشدار

en: critical
target: بحرانی

en: alert
target: اخطار

en: emergency
target: اضطراری

en: Filter log messages
target: فیلتر گزارش‌ها

en: You must select something to filter by.
target: شما باید یکی را که با آن فیلتر اعمال شود را انتخاب کنید.

en: View 'page not found' errors (404s).
target: خطاهای «صفحه پیدا نشد»(404) را ببینید.

en: View 'access denied' errors (403s).
target: خطاهای «دسترسی مجاز نیست»(403) را ببینید.

en: Clear log messages
target: پاک نمودن گزارش‌ها

en: This will permanently remove the log messages from the database.
target: این عمل پیفام‌های گزارش را برای همیشه از پایگاه‌داده حذف خواهد کرد.
