Multisite Manager (6.x-1.0) - en to ne translation catalogue (6 entries)

en: cron
ne: क्रोन

en: Advanced
ne: बिस्तृत

en: Profile
ne: व्यक्तिविवरण

en: Database username
ne: डॉटाबेस प्रयोगकर्ताको नाम

en: Database password
ne: डॉटाबेसको पासवर्ड

en: Database name
ne: डॉटाबेसको नाम
