Node Limit Number (6.x-1.2) - en to ar translation catalogue (6 entries)

en: delete
ar: حذف

en: Access control
ar: صلاحيات الوصول

en: Add
ar: إضافة

en: Other
ar: آخر

en: Role
ar: الدور

en: Limit
ar: حد
