Pathauto (6.x-1.1) - en to ar translation catalogue (4 entries)

en: Remove
ar: حذف

en: General settings
ar: الإعدادات العامة

en: Separator
ar: فاصل

en: Replacement patterns
ar: نماذج الاستبدال
