Performance Logging and Monitoring (6.x-1.24) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Cancel
target: 取消

en: Disabled
target: 停用

en: Enabled
target: 啟用

en: Yes
target: 是

en: No
target: 否

en: Date
target: 日期

en: No log messages available.
target: 目前沒有日誌訊息。

en: Path
target: 路徑

en: Last access
target: 最近存取時間

en: Other
target: 其他

en: Clear
target: 清除
