Profile Blog Information (6.x-1.0) - en to ar translation catalogue (16 entries)

en: Blog Information
ar: معلومات المدونة

en: Title
ar: العنوان

en: Save configuration
ar: حفظ الإعدادات

en: Reset to defaults
ar: استرجاع الإعدادات الافتراضية

en: The configuration options have been saved.
ar: تم حفظ خيارات الضبط.

en: The configuration options have been reset to their default values.
ar: تمت إعادة خيارات الضبط إلى قيمها المبدئية.

en: RSS
ar: آر.إس.إس

en: Explanation
ar: الشرح

en: The settings have not been saved because of the errors.
ar: لم يتم حفظ الإعدادات بسبب الأخطاء.

en: An optional explanation to go with the new field. The explanation will be shown to the user.
ar: شرح اختياري للحقل الجديد. سيظهر الشرح للمستخدم.

en: The category the new field should be part of. Categories are used to group fields logically. An example category is "Personal information".
ar: التصنيف الذي يفترض أن يتبع له الحقل الجديد. تستخدم التصنيفات لتجميع الخانات منطقيا. مثال: تصنيف "البيانات الشخصية".

en: The user must enter a value.
ar: يجب أن يدخل المستخدم قيمة ما هنا.

en: Visible in user registration form.
ar: ظاهر في استمارة تسجيل المستخدمين.

en: The length of time between feed updates. (Requires a correctly configured <a href="@cron">cron maintenance task</a>.)
ar: المدة الزمنية بين تحديث التلقيمات (يتطلب <a href="@cron">مهمة دورية</a> معدة بشكل سليم.)

en: New feed items are automatically filed in the checked categories.
ar: الأخبار الجديدة في هذه التلقيمة ستضاف آليا إلى التصنيفات المختارة.

en: The URL %url is invalid. Please enter a fully-qualified URL, such as http://www.example.com/feed.xml.
ar: المسار %url ليس صحيحا. من فضلك أدخل مسارا كاملا، مثل http://www.example.com/feed.xml.
