Profile UX (6.x-1.0-alpha2) - en to hy translation catalogue (29 entries)

en: Status
hy: Կարգավիճակ

en: Request new password via e-mail.
hy: Նոր գաղտնաբառ պատվիրել էլ-փոստով։

en: Delete
hy: Ջնջել

en: Username
hy: Օգտագործողի անուն

en: Password
hy: Գաղտնաբառը

en: Settings
hy: Ընտրանքներ

en: Picture
hy: նկար

en: Active
hy: Ակտիվ

en: Roles
hy: Դերեր

en: Signature
hy: ստորագրություն

en: E-mail address
hy: Էլ-փոստի հասցեն

en: Log in
hy: Մուտք գործել

en: A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
hy: Գործող էլ-փոստ հասցե։
    Համակարգից բոլոր նամակները կուղղարկվեն այս հասցեով։ Այս հասցեն չի հրապարակվելու և օգտագործվելու է միայն այն դեպքում եթե դուք կուզենաք ստանալ նոր գաղտնաբառ կամ ստանալ այս կամ այն տեղեկություններ և նորություններ էլ-փոստով։

en: The changes have been saved.
hy: Փոփոխությունները  պահպանվել են:

en: Request new password
hy: Ստանալ նոր գաղտնաբառ

en: Log out
hy: Ելք

en: Blocked
hy: Արգելափակված

en: Your signature will be publicly displayed at the end of your comments.
hy: Ձեր ստորագրությունը կլինի հրապարակային ցուցադրված ձեր մեկնաբանությունների վերջում

en: The name %name is already taken.
hy: %name անունը արդեն վերցված է։

en: The e-mail address %email is already taken.
hy: %email Էլ. փոստի հասցեն արդեն զբաղված է:

en: Notify user of new account
hy: Տեղեկացնել օգտատիրոջը  նոր հաշվի մասին

en: To change the current user password, enter the new password in both fields.
hy: Ձեր ներկայիս գաղտնաբառը փոխելու համար, մուտքագրեք նոր գաղտնաբառը երկու դաշտում էլ։

en: Provide a password for the new account in both fields.
hy: Երկու դաշտում էլ մուտքագրեք նոր հաշվի գաղտնաբառը։

en: Delete picture
hy: Ջնջել նկարը

en: Check this box to delete your current picture.
hy: Սեղմեք այս վանդակը ընթացիկ նկարը ջնջելու համար

en: Change password
hy: Փոխել գաղտնաբառը

en: Cancel account
hy: Հաշիվը չեղարկել

en: The signature is too long: it must be %max characters or less.
hy: Ստրագրությոնը շատ երկար է: Այն պետք է լինի %max նիշ, կամ պակաս:

en: Current password
hy: Ներկայիս գաղտնաբառը
