Radioactivity (6.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Delete
target: حذف

en: Content
target: محتوا

en: Actions
target: عملکردها

en: Description
target: شرح

en: Edit
target: ویرایش

en: Label
target: برچسب

en: Normal
target: عادی

en: Id
target: شناسه

en: General
target: عمومی

en: External
target: خارجی

en: Node settings
target: تنظیمات گره

en: The settings have not been saved because of the errors.
target: تنظیمات به علت رخ دادن خطا ذخیره نشد.

en: Available
target: در دسترس
