Range (6.x-1.1) - en to ar translation catalogue (16 entries)

en: CCK
ar: عدة بناء المحتوى

en: Suffix
ar: لاحقة

en: Maximum
ar: أقصى قيمة

en: Scale
ar: توسيع النطاق

en: Code
ar: الكود

en: Allowed values list
ar: قائمة القيم المسموح بها

en: Text field
ar: خانة نصية

en: Minimum
ar: أقل قيمة

en: Precision
ar: الدقة

en: The total number of digits to store in the database, including those to the right of the decimal.
ar: العدد الإجمالي للأرقام التي يمكن تخزينها في قاعدة البيانات، بما في ذلك الأرقام على يمين الفاصلة العشرية.

en: The number of digits to the right of the decimal.
ar: عدد الأرقام بعد الفاصلة.

en: Decimal marker
ar: الفاصلة العشرية

en: The character users will input to mark the decimal point in forms.
ar: رمز الفاصلة العشرية الذي سيدخله المستخدمون في الاستمارات.

en: Allowed values
ar: القيم المسموح بها

en: "Maximum" must be a number.
ar: "أكبر قيمة" يجب أن تكون رقما.

en: %name: illegal value.
ar: %name: قيمة غير صحيحة.
