Search and Replace Scanner (6.x-1.0) - en to ar translation catalogue (10 entries)

en: Yes
ar: نعم

en: Date
ar: التاريخ

en: Search
ar: بحث

en: Settings
ar: الإعدادات

en: Count
ar: العدد

en: Mode
ar: النمط

en: Operation
ar: عملية

en: Undo
ar: تراجع

en: Please enter some keywords.
ar: من فضلك أدخل بعض الكلمات المفتاحية.

en: Case sensitive
ar: حساس لحالة الأحرف
