Server Monitor (6.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Save configuration
target: 儲存設定

en: delete
target: 刪除

en: Status
target: 狀態

en: Delete
target: 刪除

en: Cancel
target: 取消

en: Settings
target: 設定

en: edit
target: 編輯

en: Save
target: 儲存

en: N/A
target: 無

en: Up
target: 上

en: Down
target: 向下
