Slickgrid (6.x-1.0) - en to ro translation catalogue (11 entries)

en: Field
ro: Câmp

en: Save
ro: Salvare

en: Views
ro: Vizualizări

en: Filter
ro: Filtru

en: Width
ro: Lățime

en: Sortable
ro: Sortabil

en: Formatter
ro: Tip de formatare

en: You may optionally specify a field by which to group the records. Leave blank to not group.
ro: Opţional specificaţi un câmp pentru a grupa înregistrările. Lăsaţi necompletat pentru a nu grupa.

en: Copy of the revision from %date.
ro: Copie a reviziei de la data de %date.

en: An unrecoverable error occurred. The uploaded file likely exceeded the maximum file size (@size) that this server supports.
ro: O eroare iremediabilă a avut loc. Fişierul încărcat probabil depășește dimensiunea maximă de fişier (@ size) pe care acest server o acceptă.

en: Required field
ro: Câmp obligatoriu
