Slickgrid (6.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (13 entries)

en: Field
target: فیلد

en: Save
target: ذخیره

en: Views
target: نماها

en: Filter
target: فیلتر

en: Width
target: عرض

en: Sortable
target: قابل مرتب‌سازی

en: Undo
target: باز گرداندن

en: Editor
target: ویرایشگر

en: <None>
target: <هیچکدام>

en: Validator
target: اعتبارسنج

en: Copy of the revision from %date.
target: کپی نسخه %date

en: An unrecoverable error occurred. The uploaded file likely exceeded the maximum file size (@size) that this server supports.
target: یک خطای غیرقابل‌ترمیم رخ داد. فایل بارگذاری‌شده احتمالا از حداکثر حجم فایل مورد پشتیبانی این سرور (@size) فراتر رفته است.

en: Required field
target: فیلد لازم
