Slickgrid (6.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Field
target: 欄位

en: Save
target: 儲存

en: Filter
target: 篩選

en: Width
target: 寬度

en: Sortable
target: 可排序的

en: Undo
target: 復原

en: Delete nodes
target: 刪除內容

en: Editor
target: 編輯器

en: <None>
target: <無>

en: Formatter
target: 格式器：

en: Validator
target: 驗證器

en: Copy of the revision from %date.
target: 從 %date 複製修訂版本。

en: An unrecoverable error occurred. The uploaded file likely exceeded the maximum file size (@size) that this server supports.
target: 發生不可復原的錯誤。上傳的檔案可能超出此伺服器支援的最大檔案容量(@size)。

en: Required field
target: 必須填寫欄位
